LIBRARY         Widget
DESCRIPTION     'Widget External Factory'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA            MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE        128
SEGMENTS
        WIDGET_TEXT                     MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
EXPORTS
;        LibEntry                        @1      RESIDENTNAME
        WEP                             @2      RESIDENTNAME
        _Widget_mNew                    @3
        _Widget_mDispose                @4
        _Widget_mStatus                 @6
        _Widget_mError                  @7
        _Widget_mLastError              @8
        _Widget_mAdd                    @9
        _Widget_mFirst                  @10
        _Widget_mMul                    @11
        _Widget_mGlobals                @12
        _Widget_mSymbols                @13
        _Widget_mSendPerform            @14
        _Widget_mFactory                @15
